en	Image Gallery
de	Bildergalerie

en	Responsive image grid with configurable columns, aspect ratios, and optional lightbox
de	Responsives Bildraster mit konfigurierbaren Spalten, Seitenverhältnissen und optionalem Lightbox

en	Grid Layout
de	Rasterlayout

en	Columns (Mobile)
de	Spalten (Mobil)

en	Columns (Tablet)
de	Spalten (Tablet)

en	Columns (Medium)
de	Spalten (Mittel)

en	Columns (Large)
de	Spalten (Groß)

en	Columns (XL)
de	Spalten (XL)

en	1 column
de	1 Spalte

en	2 columns
de	2 Spalten

en	3 columns
de	3 Spalten

en	4 columns
de	4 Spalten

en	6 columns
de	6 Spalten

en	Gap
de	Abstand

en	No gap
de	Kein Abstand

en	Extra small
de	Sehr klein

en	Small
de	Klein

en	Medium (default)
de	Mittel (Standard)

en	Large
de	Groß

en	Aspect Ratio
de	Seitenverhältnis

en	Auto (original proportions)
de	Auto (Originalproportionen)

en	1:1 (Square)
de	1:1 (Quadrat)

en	4:3 (Standard)

en	3:2 (Photo)
de	3:2 (Foto)

en	16:9 (Widescreen)
de	16:9 (Breitbild)

en	Display Options
de	Anzeigeoptionen

en	Enable Lightbox
de	Lightbox aktivieren

en	Hover Effect
de	Hover-Effekt

en	None
de	Keiner

en	Zoom

en	Show Caption
de	Bildunterschrift anzeigen

en	Hidden
de	Ausgeblendet

en	Always visible
de	Immer sichtbar

en	On hover (overlay)
de	Bei Hover (Überlagerung)

en	No images selected
de	Keine Bilder ausgewählt

en	images
de	Bilder

en	cols
de	Spalten

en	gap
de	Abstand

en	ratio
de	Verhältnis

en	Lightbox

en	hover
de	Hover

en	caption
de	Bildunterschrift